EPUB-Informationen

Bezeichnung:

660 Archiv

Stand/Datum des Downloads:

05.09.2023

Honorarordnung für Glockensachverständige
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW)

Vom Vom 31. Mai 2011

KABl. S. 152

Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hat in der Sitzung am 31. Mai 2011 gemäß Artikel 139 Absatz 1 Buchstabe g) der Grundordnung die folgende Ordnung beschlossen:

I. Anschaffung und Planung eines Geläutes

Das Honorar der Glockensachverständigen für die Beratung zur Anschaffung und Planung eines Geläutes (Information von Ämtern, Geläute anhören, Klanganalysen, Turm und Glockenstuhl sehen, Nachbargeläute, Glockengröße, Motive, Schallimmission u. ä.) beträgt:

bei einer Glocke

80 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

70 €

II. Abnahmen

Das Honorar der Glockensachverständigen beträgt:

1. für Abnahmen neuer Glocken im Werk (Tonanalysen, Gewicht, Durchmesser und Rippe) bei einer Glocke

70 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

60 €

2. bei einer Abnahme auf dem Turm bei einer Glocke (Aufschwung, Anschlagfrequenzen u. ä.)

70 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

60 €

für Armaturen (Seilräder, Ketten, Motor, Joch, Klöppel u. a.) bei einer Glocke

35 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

30 €

3. bei einer Abnahme des Glockenstuhls (Bauart, Material, Statik, Schädlingsbefall, Witterungseinfluss u. ä.) bei einer Glocke

35 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

30 €

III. Beratung

Das Honorar der Glockensachverständigen für Beratung beträgt:

1. bei elektrischen Anlagen (Schaltung in Kirche und Turm, Hauptuhr u. ä.) bei einer Glocke

35 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

25 €

2. für eine Glockenstube (Schallbestrahlung, Beschaffenheit, Witterungseinfluss, Taubenbefall u. ä.)

35 €

3. für eine Turmuhrenanlage (Motor, Mechanik, Zifferblätter u. ä.) bei einer Glocke

35 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

20 €

4. bei Schwingungsberechnungen und Lösungsvorschlägen, Beratung bei der Turmstatik

50 €

5. für Schallpegelmessungen und Beratung bei Fragen zu Geräuschimmission eines Geläutes

50 €

IV. Sonstige Prüfungen

1. zweite Überprüfung und Nachschau (wie II. ggf. in Auswahl)

2. Kontrolle von Wartungen punktuell in der Landeskirche,
3 mal jährlich je

35 €

3. Glockenspiel (nach Vereinbarung)

V. Schriftliches Gutachten

Für die Leistungen von I. bis IV. werden für die Anfertigung eines schriftlichen Gutachtens additiv 25 € erhoben.

VI. Reisekosten und Auslagenersatz

1. Reisekosten (Fahrtkostenersatz und Tagegeld) werden nach den geltenden Regelungen der Landeskirche erstattet.

2. Verauslagte Porti, Telekommunikation und Büromaterial werden auf Nachweis erstattet.

VII. Inkrafttreten

1 Die Honorarordnung tritt in Kraft am Tage nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt. 2 Gleichzeitig tritt die Honorarordnung vom 21. Januar 1986 außer Kraft.