EPUB-Informationen

Bezeichnung:

660

Stand/Datum des Downloads:

09.05.2023

Honorarordnung für Glockensachverständige
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW)

Vom 14. Februar 2023

KABl. S. 92, Nr. 55

Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hat gemäß Artikel 139 Absatz 1 Buchstabe g) der Grundordnung die folgende Ordnung beschlossen:

I. Anschaffung und Planung eines Geläutes

Das Honorar der Glockensachverständigen für die Beratung zur Anschaffung und Planung eines Geläutes (Information von Ämtern, Geläute anhören, Klanganalysen, Turm und Glockenstuhl sehen, Nachbargeläute, Glockengröße, Motive, Schallemission u. ä.) beträgt:

bei einer Glocke

100 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

90 €

II. Abnahmen

Das Honorar der Glockensachverständigen beträgt:

1.

für Abnahmen neuer Glocken im Werk
(Tonanalysen, Gewicht, Durchmesser und Rippe)

bei einer Glocke

90 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

80 €

2.

bei einer Abnahme auf dem Turm

bei einer Glocke (Aufschwung, Anschlagfrequenzen u. ä.)

90 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

80 €

für Armaturen (Seilräder, Ketten, Motor, Joch, Klöppel u. a.)

bei einer Glocke

55 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

50 €

3.

bei einer Abnahme des Glockenstuhls
(Bauart, Material, Statik, Schädlingsbefall, Witterungseinfluss u. ä.)

bei einer Glocke

55 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

50 €

III. Beratung

Das Honorar der Glockensachverständigen für Beratung beträgt:

1.

bei elektrischen Anlagen (Schaltung in Kirche und Turm, Hauptuhr u. ä.)

bei einer Glocke

55 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

45 €

2.

für eine Glockenstube

(Schallbestrahlung, Beschaffenheit, Witterungseinfluss, Taubenbefall u. ä.)

55 €

3.

für eine Turmuhrenanlage (Motor, Mechanik, Zifferblätter u. ä.)

bei einer Glocke

55 €

dazu additiv bei jeder weiteren Glocke

40 €

4.

bei Schwingungsberechnungen und Lösungsvorschlägen, Beratung bei der Turmstatik

70 €

5.

für Schallpegelmessungen und Beratung bei Fragen zu Geräuschimmission eines Geläutes

70 €

IV. Sonstige Prüfungen

1.

zweite Überprüfung und Nachschau (wie II. ggf. in Auswahl)

2.

Kontrolle von Wartungen punktuell in der Landeskirche,

3 mal jährlich je

55 €

3.

Glockenspiel (nach Vereinbarung)

V. Schriftliches Gutachten

Für die Leistungen von I. bis IV. werden für die Anfertigung eines schriftlichen Gutachtens additiv 45 € erhoben.

VI. Reisekosten und Auslagenersatz

1. Reisekosten (Fahrtkostenersatz und Tagegeld) werden nach den geltenden Regelungen der Landeskirche erstattet.

2. Verauslagte Porti, Telekommunikation und Büromaterial werden auf Nachweis erstattet.

VII. Inkrafttreten

1 Die Honorarordnung tritt in Kraft am Tage nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt.
2 Gleichzeitig tritt die Honorarordnung vom 31. Mai 2011 außer Kraft.